Webform Accordion (7.x-1.1) - en to uk translation catalogue (16 entries)

en: Webform
uk: Вебформа

en: collapsible
uk: згортуване

en: Autoheight
uk: Автоматична висота

en: Accordion Container
uk: Контейнер-акордеон

en: A container for grouping the tabs of an accordion.
uk: Контейнер для групування вкладок акордеона.

en: Accordion Tab
uk: Вкладка Акордеона

en: A single tab in the accordion.  Must be placed inside of an Accordion Container.
uk: Одна вкладка в акордеоні. Має бути розміщено всередині контейнера-акордеона.

en: Webform Accordion
uk: Вебформа: Акордеон

en: Allows webform elements to be grouped under a jquery accordion.
uk: Дозволяє групувати елементи веб-форми в акордеон jquery.

en: Accordion Settings
uk: Налаштування акордеона

en: Check to have all panels be the same height.  Uncheck to have a variable panel height.
uk: Переконайтеся, що всі панелі мають однакову висоту. Зніміть прапорець, щоб мати змінну висоту панелі.

en: Clear Style
uk: Чіткий стиль

en: Check to clear height and overflow styles after finishing animations. This enabled accordions to work with dynamic content. Requires the autoHeight option to be unchecked.
uk: Поставте прапорець, щоб очистити стилі висоти та переповнення після завершення анімації. Це дозволило акордеонам працювати з динамічним контентом. Потрібно, щоб параметр autoHeight був знятий.

en: Whether all the sections can be closed at once. When checked, allows collapsing the active section.
uk: Чи можна закрити всі розділи одночасно. Якщо позначено, дозволяє згортати активний розділ.

en: Active tab
uk: Активна вкладка

en: Enter the index (0 based) of the tab to initially open. Set to "false" to have all tabs start collapsed (Requires setting Collapsible to be checked).
uk: Введіть індекс (від нуля) вкладки, яку потрібно відкрити. Установіть значення «false», щоб усі вкладки почали згортатися (потрібно встановити прапорець Згортуване).
