Webform Autocomplete (7.x-1.0) - en to tr translation catalogue (9 entries)

en: Options
tr: Seçenekler

en: Width
tr: Genişlik

en: Default value
tr: Varsayılan değer

en: The default value of the field.
tr: Alanın varsayılan değeri.

en: Left Blank
tr: Sol Boşluk

en: User entered value
tr: Girilen değer

en: Width of the textfield.
tr: Metin alanının genişliği.

en: Autocomplete
tr: Otomatik tamamla

en: Unique
tr: Özgün (ünik)
