Webform Autocomplete (7.x-2.0) - en to unknown language translation catalogue (15 entries)

en: Options
target: Opções

en: Width
target: Largura

en: Default value
target: Valor padrão

en: The default value of the field.
target: O valor padrão do campo.

en: Width of the textfield.
target: Largura do campo de texto

en: contains
target: contendo

en: Autocomplete
target: Autocompletar

en: ends with
target: termina com

en: Leaving blank will use the default size.
target: Ao deixar em branco será utilizado o tamanho padrão.

en: Label placed to the left of the textfield
target: Rótulo colocado à esquerda do campo de texto

en: Examples: $, #, -.
target: Exemplos: $, #, -.

en: Label placed to the right of the textfield
target: Rótulo colocado à direita do campo de texto

en: Examples: lb, kg, %.
target: Exemplos: lb, kg, %.

en: Unique
target: Único

en: starts with
target: começa com
