Webform Autocomplete (7.x-2.2) - en to ka translation catalogue (4 entries)

en: Disabled
ka: გამორთულია

en: Options
ka: პარამეტრები

en: Width
ka: სიგანე

en: Default value
ka: საწყისი მნიშვნელობა
