Webform Calculation Components (7.x-2.0-rc1) - en to hi translation catalogue (6 entries)

en: Disabled
hi: निर्योग्य

en: Width
hi: चौड़ाई

en: Operation
hi: काम

en: Empty
hi: खाली

en: Default value
hi: डिफ़ॉल्ट मूल्य

en: Placeholder
hi: प्लेसहोल्डर
