Webform Calculation Components (7.x-2.0-rc1) - en to hr translation catalogue (5 entries)

en: Disabled
hr: Onemogućeno

en: Width
hr: Širina

en: Operation
hr: Operacija

en: Empty
hr: Prazno

en: Default value
hr: Zadana vrijednost
