Webform Calculation Components (7.x-2.0-rc1) - en to ka translation catalogue (4 entries)

en: Disabled
ka: გამორთულია

en: Width
ka: სიგანე

en: Empty
ka: ცარიელი

en: Default value
ka: საწყისი მნიშვნელობა
