Webform Calculator (7.x-2.0-beta1) - en to eo translation catalogue (3 entries)

en: Hidden
eo: Kaŝita

en: Precision
eo: Precizo

en: !name cannot be longer than %max characters but is currently %length characters long.
eo: !name ne povas esti pli longa ol %max signoj, sed nun enhavas %length signojn.
