Webform Calculator (7.x-2.0-beta1) - en to is translation catalogue (3 entries)

en: Width
is: Breidd

en: Hidden
is: Falið

en: !name cannot be longer than %max characters but is currently %length characters long.
is: !name getur ekki verið lengra en %max stafir en er í augnablikinu %length stafir.
