Webform Calculator (7.x-2.0-beta1) - en to unknown language translation catalogue (6 entries)

en: Width
target: عرض

en: Hidden
target: پنهان

en: Webform
target: فرم ساز

en: Precision
target: دقت

en: Error message
target: پیام خطا

en: !name cannot be longer than %max characters but is currently %length characters long.
target: !name نباید بیشتر از %max حرف باشد در حالیکه %length حرف طول دارد.
