Webform Calculator (7.x-2.0-beta1) - en to ka translation catalogue (3 entries)

en: Width
ka: სიგანე

en: Hidden
ka: დამალული

en: !name cannot be longer than %max characters but is currently %length characters long.
ka: !name არ შეიძლება შეიცავდეს %max სიმბოლოზე მეტს, ამჟამად კი ის %length სიმბოლოსგან შედგება.
