Webform Calculator (7.x-2.0-beta1) - en to mn translation catalogue (3 entries)

en: Width
mn: Өргөн

en: Precision
mn: Нарийвчлал

en: !name cannot be longer than %max characters but is currently %length characters long.
mn: !name нь %max тэмдэгтээс илүү байж болохгүй гэхдээ одоо  %length тэмдэгтийн урттай байна.
