Webform Calculator (7.x-2.0-beta1) - en to sr translation catalogue (4 entries)

en: Hidden
sr: Сакривено

en: Precision
sr: Прецизност

en: Error message
sr: Порука о грешци

en: !name cannot be longer than %max characters but is currently %length characters long.
sr: !name не може имати више од %max знакова али је тренутно дугачко %length знакова.
