Webform Calculator (7.x-2.0-beta1) - en to te translation catalogue (4 entries)

en: Width
te: వెడల్పు

en: Precision
te: ఖచ్చితత్వం

en: Error message
te: పొరపాటు సందేశం

en: !name cannot be longer than %max characters but is currently %length characters long.
te: !name, %max కారెక్టర్ల కంటే పొడవుగా ఉండకూడదు, కానీ ప్రస్తుతం అది %length కారెక్టర్ల పొడవుంది.
