Webform Calculator (7.x-2.0-beta1) - en to ur translation catalogue (3 entries)

en: Hidden
ur: چھپا ہو ا

en: Precision
ur: درستگی

en: !name cannot be longer than %max characters but is currently %length characters long.
ur: !name کو %max حروف سے زیادہ طویل نہیں ہونا چاہیے جبکہ اس وقت اس کی طوالت %length حروف ہے۔
