Webform Charts (7.x-1.0-beta2) - en to am translation catalogue (3 entries)

en: Reset to defaults
am: ወደ ነባሪዎች መልስ

en: Maximum
am: ከፍተኛው

en: Minimum
am: አነስተኛው
