Webform Charts (7.x-1.0-beta2) - en to el translation catalogue (4 entries)

en: Reset to defaults
el: Επαναφορά στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις

en: Maximum
el: Μέγιστο

en: Choice
el: Επιλογή

en: Minimum
el: Ελάχιστο
