Webform Charts (7.x-1.0-beta2) - en to it translation catalogue (4 entries)

en: Reset to defaults
it: Ripristina le impostazioni predefinite

en: Maximum
it: Massimo

en: Choice
it: Scelta

en: Minimum
it: Minimo
