Webform Charts (7.x-1.0-beta2) - en to ka translation catalogue (3 entries)

en: Reset to defaults
ka: ნაგულისხმევზე დაბრუნება

en: Maximum
ka: მაქსიმუმი

en: Minimum
ka: მინიმუმი
