Webform Charts (7.x-1.0-beta2) - en to km translation catalogue (4 entries)

en: Reset to defaults
km: កំណត់​​ទៅ​លំនាំ​ដើម​ឡើង​វិញ

en: Maximum
km: អតិបរមា

en: Choice
km: ជម្រើស

en: Minimum
km: អប្បបរមា
