Webform Charts (7.x-1.0-beta2) - en to si translation catalogue (3 entries)

en: Reset to defaults
si: පෙරනිමිති සදහා නැවත සකසන්න.

en: Maximum
si: උපරිමය

en: Minimum
si: අවමය
