Webform Charts (7.x-1.0-beta2) - en to ta translation catalogue (4 entries)

en: Reset to defaults
ta: இயல்பானவற்றிற்கு மாற்று

en: Maximum
ta: அதிகஅளவு

en: Choice
ta: தெரிவு

en: Minimum
ta: குறைந்தஅளவு
