Webform Countdown (7.x-1.0-beta1) - en to de translation catalogue (18 entries)

en: Disabled
de: Deaktiviert

en: Width
de: Breite

en: Height
de: Höhe

en: Webform
de: Webformular

en: Default value
de: Standardwert

en: The default value of the field.
de: Der Standardwert des Feldes.

en: Left Blank
de: Leer gelassen

en: User entered value
de: Benutzer hat einen Wert eingetragen

en: Make this field non-editable. Useful for setting an unchangeable default value.
de: Dieses Textfeld für die Bearbeitung sperren. Eine nützliche Einstellung, wenn der Standardwert nicht verändert werden soll.

en: Resizable
de: In der Größe anpassbar

en: Leaving blank will use the default size.
de: Leerlassen, um die standardmäßige Größe zu verwenden.

en: Make this field resizable by the user.
de: Ermöglicht dem Benutzer das Feld in der Größe anzupassen.

en: Width of the textarea in columns. This property might not have a visual impact depending on the CSS of your site.
de: Breite des Textbereichs in Spalten. Diese Eigenschaft ist möglicherweise nicht sichtbar, abhängig von dem verwendeten CSS für die Website.

en: Height of the textarea in rows.
de: Die Höhe des Textbereichs in Reihen.

en: Create a textarea with a dynamic character count that updates as users type.
de: Erstellt eine Textarea mit dynamischer Zeichenzählung, die sich aktualisiert, während der Benutzer tippt.

en: Maximum number of characters the field will accept.
de: Die maximale Anzahl an Zeichen, die das Feld akzeptiert.

en: You have <span id=\"webform-counter\"></span> characters remaining.
de: Es sind noch <span id=\"webform-counter\"></span> Zeichen erlaubt.

en: Adds a textarea with a dynamic character count that updates as users type.
de: Fügt eine Textarea mit dynamischer Zeichenzählung hinzu, die sich aktualisiert, während der Benutzer tippt.
