Webform Countdown (7.x-1.0-beta1) - en to he translation catalogue (8 entries)

en: Disabled
he: מושבת

en: Width
he: רוחב

en: Height
he: גובה

en: Maximum
he: מקסימום

en: Webform
he: טופס - Webform

en: Default value
he: ערך ברירת מחדל

en: Left Blank
he: נותר ריק

en: User entered value
he: משתמש הזין ערך
