Webform Countdown (7.x-1.0-beta5) - en to unknown language translation catalogue (16 entries)

en: Type
target: Tipo

en: Disabled
target: Desativado

en: Message
target: Mensagem

en: Width
target: Largura

en: Height
target: Altura

en: Maximum
target: Máximo

en: Default value
target: Valor padrão

en: The default value of the field.
target: O valor padrão do campo.

en: Left Blank
target: Deixado em branco

en: User entered value
target: Valor inserido pelo usuário

en: Make this field non-editable. Useful for setting an unchangeable default value.
target: Tornar este campo não-editável. Útil para configurar um valor padrão intercambiável.

en: Character
target: Caractere

en: Countdown
target: Contador

en: Resizable
target: Redimensionável

en: Leaving blank will use the default size.
target: Ao deixar em branco será utilizado o tamanho padrão.

en: Make this field resizable by the user.
target: Tornar este campo redimensionável pelo usuário.
