Webform Default Fields (7.x-4.7) - en to unknown language translation catalogue (5 entries)

en: Disabled
target: غیرفعال

en: Enabled
target: فعال

en: Action
target: عملکرد

en: Reset
target: اعاده

en: Configure
target: پیکربندی
