webform_limited_select (7.x-1.0) - en to unknown language translation catalogue (4 entries)

en: Multiple
target: 多個

en: Options
target: 選項

en: Default value
target: 預設值

en: Check this option if the user should be allowed to choose multiple values.
target: 如果使用者可以多選，請勾選此項。
