webform_limited_select (7.x-1.1) - en to unknown language translation catalogue (4 entries)

en: Multiple
target: چندین

en: Options
target: گزینه‌ها

en: Webform
target: فرم ساز

en: Default value
target: مقدار پیش‌فرض
