webform_limited_select (7.x-1.1) - en to unknown language translation catalogue (10 entries)

en: Multiple
target: Múltipla

en: Options
target: Opções

en: Default value
target: Valor padrão

en: Check this option if the user should be allowed to choose multiple values.
target: Marque esta opção caso seja permitido o usuário escolher múltiplos valores.

en: Options within the select list must be unique. The following keys have been used multiple times:
target: As opções oferecidas nesta lista de seleção devem ser únicas. As seguintes chaves foram utilizadas mais do que uma vez:

en: Randomize options
target: Embaralhar opções

en: Randomizes the order of the options when they are displayed in the form.
target: Torna a ordem das opções aleatória ao exibí-las no formulário.

en: Every option must have a key specified. Specify each option as "safe_key|Some readable option".
target: Cada opção deve conter uma chave especificada. Especifique cada opção como "chave_segura|Alguma opção legível".

en: Option keys must be less than 128 characters. The following keys exceed this limit:
target: Chaves opcionais precisam ter menos de 128 caracteres. As chaves a seguir excedem este limite:

en: The default value of the field identified by its key. For multiple selects use commas to separate multiple defaults.
target: O valor padrão do campo identificado por esta chave. Para seleções múltiplas, use vírgulas para separar múltiplos valores.
