Webform Matrix Component (7.x-4.26) - en to unknown language translation catalogue (22 entries)

en: Title
target: Título

en: Date
target: Data

en: Multiple
target: Múltiplo

en: Label
target: Etiqueta

en: Textfield
target: Campo de texto

en: Default Value
target: Valor Predefinido

en: Start Date
target: Data de Início

en: End Date
target: Data de Fim

en: Calendar
target: Calendário

en: Configuration
target: Configuração

en: Rows
target: Linhas

en: Option
target: Opção

en: Maxlength
target: Tamanho máximo

en: Webform
target: Formulário

en: Mandatory
target: Obrigatório

en: Left Blank
target: Deixado em branco

en: User entered value
target: Valor inserido pelo utilizador

en: Select
target: Selecionar

en: Textarea
target: Área de texto

en: Every option must have a key specified. Specify each option as "safe_key|Some readable option".
target: Cada opção tem de ter uma chave específica. Especifique cada opção como "safe_key|Some readable option".

en: Option keys must be less than 128 characters. The following keys exceed this limit:
target: Chaves de opção têm de ter menos de 128 caracteres. As seguintes chaves excedem este limite:

en: @name field is required.
target: O campo @name é obrigatório.
