Webform Multiple File Upload (7.x-1.2) - en to unknown language translation catalogue (33 entries)

en: Delete
target: 删除

en: Remove
target: 移除

en: Types
target: 类型

en: Category
target: 分类

en: Name
target: 名称

en: Archives
target: 文档

en: Width
target: 宽度

en: Media
target: 媒体

en: Unlimited
target: 不限

en: Transliteration
target: 音译

en: Documents
target: 文件

en: Left Blank
target: 留空

en: Web Images
target: 网上图片

en: Desktop Images
target: 本地图片

en: Additional Extensions
target: 其他扩展

en: Max Upload Size
target: 最大上传文件大小

en: Enter the max file size a user may upload (in KB).
target: 输入用户可以上传最大文件大小（KB）。

en: Upload Directory
target: 上传文件夹

en: Webform uploads are always saved in the site files directory. You may optionally specify a subfolder to store your files.
target: 上传的文件始终保存在站点的目录。你可以选择指定一个子文件夹来存储您的文件。

en: The uploaded file was unable to be saved. The destination directory does not exist.
target: 上传的文件无法被保存。目标目录不存在。

en: User uploaded file
target: 用户上传的文件

en: Average uploaded file size
target: 平均长传文件大小

en: Width of the file field.
target: 文件域宽度

en: %field field is required.
target: %field是必须的

en: Filesize (KB)
target: 文件大小(KB)

en: Progress indicator
target: 进度指示器

en: Bar with progress meter
target: 进度条

en: Upload destination
target: 上传目标

en: Download !filename
target: 下载!filename

en: The throbber display does not show the status of uploads but takes up less space. The progress bar is helpful for monitoring progress on large uploads.
target: “简单显示”是不显示上传的进度，但占用较少的资源。“进度条”是在较大文件的上载时可以知道进度情况。

en: Private file storage has significantly more overhead than public files, but restricts file access to users who can view submissions.
target: 私有文件比公共文件消耗更多的系统开销，但可以限制哪些用户可以查看、提交文件。

en: Upload directory
target: 上传目录

en: You may optionally specify a sub-directory to store your files.
target: 您可以指定一个子目录来存储所上传的文件
