Webform Multiple File Upload (7.x-1.5) - en to unknown language translation catalogue (13 entries)

en: Delete
target: Eliminar

en: Remove
target: Remover

en: Types
target: Tipos

en: Category
target: Categoria

en: Name
target: Nome

en: Width
target: Largura

en: Unlimited
target: Ilimitado

en: Progress indicator
target: Indicador de progresso

en: Bar with progress meter
target: Barra com indicador de progresso

en: Throbber
target: Indicador de atividade

en: Upload destination
target: destino dos ficheiros a carregar

en: The throbber display does not show the status of uploads but takes up less space. The progress bar is helpful for monitoring progress on large uploads.
target: O indicador de atividade não mostra o estado dos carregamentos mas ocupa menos espaço. A barra de progresso é útil para monitorizar o progresso em carregamentos de grande dimensão.

en: Upload directory
target: Diretoria para carregamentos
