Webform Multiple File (7.x-1.0-beta4) - en to unknown language translation catalogue (21 entries)

en: Name
target: 名称

en: Archives
target: 文档

en: Media
target: 媒体

en: Unlimited
target: 不限

en: Documents
target: 文件

en: Allowed file extensions
target: 允许的文件扩展名

en: Left Blank
target: 留空

en: Average uploaded file size
target: 平均长传文件大小

en: Number of values
target: 值的数量

en: Filesize (KB)
target: 文件大小(KB)

en: Progress indicator
target: 进度指示器

en: Bar with progress meter
target: 进度条

en: Upload destination
target: 上传目标

en: Add a new file
target: 添加一个新的文件

en: The throbber display does not show the status of uploads but takes up less space. The progress bar is helpful for monitoring progress on large uploads.
target: “简单显示”是不显示上传的进度，但占用较少的资源。“进度条”是在较大文件的上载时可以知道进度情况。

en: Enter the max file size a user may upload such as 2 MB or 800 KB. Your server has a max upload size of @size.
target: 设置用户可以上传的最大文件大小，如2 MB或800 KB。你现在的服务器最大可以上传大小为@size。

en: Private file storage has significantly more overhead than public files, but restricts file access to users who can view submissions.
target: 私有文件比公共文件消耗更多的系统开销，但可以限制哪些用户可以查看、提交文件。

en: Upload directory
target: 上传目录

en: You may optionally specify a sub-directory to store your files.
target: 您可以指定一个子目录来存储所上传的文件

en: Max upload size
target: 最大可上传文件大小

en: Web images
target: 常用网络图片
