Webform Options Markup (7.x-1.0-alpha1) - en to unknown language translation catalogue (6 entries)

en: Multiple
target: Múltiplo

en: Options
target: Opções

en: Webform
target: Formulário

en: Default value
target: Valor predefinido

en: Check this option if the user should be allowed to choose multiple values.
target: Escolha esta opção caso o utilizador possa escolher múltiplos valores.

en: Option keys must be less than 128 characters. The following keys exceed this limit:
target: Chaves de opção têm de ter menos de 128 caracteres. As seguintes chaves excedem este limite:
