WebformPasswordField (7.x-1.3) - en to unknown language translation catalogue (5 entries)

en: Disabled
target: غیرفعال

en: Password
target: رمز

en: Width
target: عرض

en: Default value
target: مقدارپیشفرض

en: Placeholder
target: جایگذار
