WebformPasswordField (7.x-1.3) - en to unknown language translation catalogue (13 entries)

en: Disabled
target: 停用

en: Password
target: 密碼

en: Width
target: 寬度

en: Default value
target: 預設值

en: The default value of the field.
target: 欄位的預設值

en: Left Blank
target: 留空

en: User entered value
target: 使用者已輸入值

en: Make this field non-editable. Useful for setting an unchangeable default value.
target: 讓此欄位無法編輯。適用於設定一個不可修改的預設值。

en: Average submission length in words (ex blanks)
target: 平均送出字數 (不包括空格)

en: Leaving blank will use the default size.
target: 未填寫表示系統預設大小。

en: Examples: $, #, -.
target: 舉例: $, #, -.

en: Examples: lb, kg, %.
target: 舉例: lb, kg, %.

en: Placeholder
target: 預留位置
