WebformPasswordField (7.x-1.4) - en to ur translation catalogue (4 entries)

en: Disabled
ur: غیر فعال

en: Password
ur: کلمۂ شناخت

en: Default value
ur: طے شدہ قدر

en: Placeholder
ur: پلیس ہولڈر
