Webform Phone Number (7.x-1.10) - en to es translation catalogue (6 entries)

en: Width
es: Ancho

en: Phone Number
es: Número de teléfono

en: Left Blank
es: Dejado en blanco

en: User entered value
es: Valor especificado por el usuario

en: Width of the textfield.
es: Ancho del campo de texto.

en: Leaving blank will use the default size.
es: Dejándolo en blanco se utilizará el tamaño por defecto.
