Webform Phone Number (7.x-1.10) - en to fr translation catalogue (6 entries)

en: Width
fr: Largeur

en: Phone Number
fr: Numéro de téléphone

en: Left Blank
fr: Laissé vide

en: User entered value
fr: Valeur saisie par l'utilisateur

en: Width of the textfield.
fr: Largeur du champ texte.

en: Leaving blank will use the default size.
fr: Si vous laissez vide, la dimension par défaut sera utilisée.
