Webform Phone Number (7.x-1.10) - en to it translation catalogue (5 entries)

en: Width
it: Larghezza

en: Left Blank
it: Lasciato in bianco

en: User entered value
it: L'utente ha inserito i valori

en: Width of the textfield.
it: Larghezza del campo.

en: Leaving blank will use the default size.
it: Lasciandolo vuoto verrà usata la dimensione predefinita.
