Webform SameAs (7.x-1.0-alpha1) - en to cs translation catalogue (3 entries)

en: Display mode
cs: Režim zobrazení

en: Default value
cs: Výchozí hodnota

en: The default value of the field.
cs: Výchozí hodnota pole.
