Webform SameAs (7.x-1.0-alpha1) - en to nl translation catalogue (5 entries)

en: Display mode
nl: Weergavemodus

en: Webform
nl: Formulier

en: Default value
nl: Standaardwaarde

en: The default value of the field.
nl: Standaardwaarde van dit veld.

en: Source Field
nl: Bronveld
