Webform SameAs (7.x-1.0-alpha1) - en to pl translation catalogue (5 entries)

en: Display mode
pl: Tryb wyświetlania

en: Webform
pl: Formularz

en: Default value
pl: Wartość domyślna

en: The default value of the field.
pl: Domyślna wartość pola.

en: Source Field
pl: Pole źródłowe
