Webform SameAs (7.x-1.0-alpha2) - en to lt translation catalogue (3 entries)

en: Webform
lt: Web forma

en: Default value
lt: Numatytoji reikšmė

en: The default value of the field.
lt: Įprasta laukelio reikšmė.
