Webform SameAs (7.x-1.0-alpha3) - en to unknown language translation catalogue (5 entries)

en: Yes
target: 是

en: No
target: 否

en: Display mode
target: 顯示模式

en: Default value
target: 預設值

en: The default value of the field.
target: 欄位的預設值
