Webform Scheduler (7.x-1.0-beta8) - en to el translation catalogue (2 entries)

en: Closed
el: Έχει κλείσει

en: Submissions for this form are closed.
el: Οι υποβολές για αυτή τη φόρμα είναι κλειστές.
