Webform Telephone (7.x-1.0) - en to unknown language translation catalogue (9 entries)

en: Disabled
target: 停用

en: Width
target: 寬度

en: Default value
target: 預設值

en: The default value of the field.
target: 欄位的預設值

en: Left Blank
target: 留空

en: User entered value
target: 使用者已輸入值

en: Telephone
target: 電話

en: Leaving blank will use the default size.
target: 未填寫表示系統預設大小。

en: Placeholder
target: 預留位置
