WebID (7.x-1.0-alpha3) - en to unknown language translation catalogue (4 entries)

en: Delete
target: நீக்குக

en: Operations
target: செயல்பாடுகள்

en: Default
target: பொதுஇருப்பு

en: Not installed
target: நிறுவப்படவில்லை
