Weight (7.x-2.4) - en to fr translation catalogue (6 entries)

en: Disabled
fr: Désactivé

en: Enabled
fr: Activé

en: Yes
fr: Oui

en: No
fr: Non

en: Weight: !weight
fr: Poids : !weight

en: exposed
fr: exposé
