Weight (7.x-2.4) - en to ru translation catalogue (9 entries)

en: Disabled
ru: Отключено

en: Enabled
ru: Включено

en: Yes
ru: Да

en: No
ru: Нет

en: Weight: !weight
ru: Масса: !weight

en: exposed
ru: раскрыт

en: Range: !range
ru: Диапазон: !range

en: Default: !default
ru: По умолчанию: !default

en: The node weight ranging between @min and @max.
ru: Вес материала в диапазоне между @min и @max.
